EXPORTS
    CRC32_function @1
    amp_check_backend @2
    amp_cleanup @3
    amp_close @4
    amp_confparam_lookup @5
    amp_ext_lookup @6
    amp_get_caps @7
    amp_get_conf @8
    amp_get_ext_level @9
    amp_get_freq @10
    amp_get_info @11
    amp_get_level @12
    amp_get_powerstat @13
    amp_has_get_level @14
    amp_init @15
    amp_list_foreach @16
    amp_load_all_backends @17
    amp_load_backend @18
    amp_open @19
    amp_parse_level @20
    amp_probe_all @21
    amp_register @22
    amp_reset @23
    amp_set_conf @24
    amp_set_freq @25
    amp_set_powerstat @26
    amp_sprintf_level @27
    amp_strlevel @28
    amp_token_lookup @29
    amp_unregister @30
    azimuth_long_path @31
    cookie_use @32 DATA
    debugmsgsave @33 DATA
    debugmsgsave2 @34 DATA
    debugmsgsave3 @35 DATA
    dec2dmmm @36
    dec2dms @37
    distance_long_path @38
    dmmm2dec @39
    dms2dec @40
    dot10ths_to_millis @41
    dump_hex @42
    elapsed_ms @43
    from_bcd @44
    from_bcd_be @45
    get_rig_conf_type @46
    hamlib_copyright @47 DATA
    hamlib_copyright2 @48 DATA
    hamlib_version @49 DATA
    hamlib_version2 @50 DATA
    hl_usleep @51
    initamps4_dummy @52
    initamps4_kpa1500 @53
    initrigs4_adat @54
    initrigs4_alinco @55
    initrigs4_aor @56
    initrigs4_barrett @57
    initrigs4_dorji @58
    initrigs4_drake @59
    initrigs4_dummy @60
    initrigs4_elad @61
    initrigs4_flexradio @62
    initrigs4_icm710 @63
    initrigs4_icmarine @64
    initrigs4_icom @65
    initrigs4_jrc @66
    initrigs4_kachina @67
    initrigs4_kenwood @68
    initrigs4_kit @69
    initrigs4_lowe @70
    initrigs4_pcr @71
    initrigs4_prm80 @72
    initrigs4_racal @73
    initrigs4_rft @74
    initrigs4_rs @75
    initrigs4_skanti @76
    initrigs4_tapr @77
    initrigs4_tentec @78
    initrigs4_tuner @79
    initrigs4_uniden @80
    initrigs4_winradio @81
    initrigs4_wj @82
    initrigs4_yaesu @83
    initrots4_amsat @84
    initrots4_ars @85
    initrots4_celestron @86
    initrots4_cnctrk @87
    initrots4_dummy @88
    initrots4_easycomm @89
    initrots4_ether6 @90
    initrots4_fodtrack @91
    initrots4_gs232a @92
    initrots4_heathkit @93
    initrots4_ioptron @94
    initrots4_kit @95
    initrots4_m2 @96
    initrots4_meade @97
    initrots4_prosistel @98
    initrots4_radant @99
    initrots4_rotorez @100
    initrots4_sartek @101
    initrots4_satel @102
    initrots4_spid @103
    initrots4_ts7400 @104
    locator2longlat @105
    longlat2locator @106
    millis_to_dot10ths @107
    morse_code_dot_to_millis @108
    netrigctl_get_vfo_mode @109
    network_multicast_server @110
    par_lock @111
    par_read_control @112
    par_read_data @113
    par_read_status @114
    par_unlock @115
    par_write_control @116
    par_write_data @117
    parse_hoststr @118
    port_close @119
    port_open @120
    print_ext_param @121
    probeallrigs4_adat @122
    probeallrigs4_drake @123
    probeallrigs4_elad @124
    probeallrigs4_icom @125
    probeallrigs4_kenwood @126
    probeallrigs4_lowe @127
    probeallrigs4_uniden @128
    probeallrigs4_yaesu @129
    qrb @130
    read_block @131
    read_string @132
    rig_check_backend @133
    rig_check_cache_timeout @134
    rig_cleanup @135
    rig_close @136
    rig_confparam_lookup @137
    rig_cookie @138
    rig_copyright @139
    rig_debug @140
    rig_ext_func_foreach @141
    rig_ext_level_foreach @142
    rig_ext_lookup @143
    rig_ext_lookup_tok @144
    rig_ext_parm_foreach @145
    rig_ext_token_lookup @146
    rig_flush @147
    rig_force_cache_timeout @148
    rig_get_ant @149
    rig_get_cache @150
    rig_get_cache_timeout_ms @151
    rig_get_caps @152
    rig_get_caps_cptr @153
    rig_get_caps_int @154
    rig_get_chan_all @155
    rig_get_chan_all_cb @156
    rig_get_channel @157
    rig_get_clock @158
    rig_get_conf @159
    rig_get_ctcss_sql @160
    rig_get_ctcss_tone @161
    rig_get_dcd @162
    rig_get_dcs_code @163
    rig_get_dcs_sql @164
    rig_get_ext_func @165
    rig_get_ext_level @166
    rig_get_ext_parm @167
    rig_get_freq @168
    rig_get_func @169
    rig_get_function_ptr @170
    rig_get_info @171
    rig_get_level @172
    rig_get_mem @173
    rig_get_mem_all @174
    rig_get_mem_all_cb @175
    rig_get_mode @176
    rig_get_parm @177
    rig_get_powerstat @178
    rig_get_ptt @179
    rig_get_range @180
    rig_get_resolution @181
    rig_get_rig_info @182
    rig_get_rit @183
    rig_get_rptr_offs @184
    rig_get_rptr_shift @185
    rig_get_split_freq @186
    rig_get_split_freq_mode @187
    rig_get_split_mode @188
    rig_get_split_vfo @189
    rig_get_trn @190
    rig_get_ts @191
    rig_get_twiddle @192
    rig_get_vfo @193
    rig_get_vfo_info @194
    rig_get_vfo_list @195
    rig_get_xit @196
    rig_has_get_func @197
    rig_has_get_level @198
    rig_has_get_parm @199
    rig_has_scan @200
    rig_has_set_func @201
    rig_has_set_level @202
    rig_has_set_parm @203
    rig_has_vfo_op @204
    rig_idx2setting @205
    rig_init @206
    rig_license @207
    rig_list_foreach @208
    rig_list_foreach_model @209
    rig_load_all_backends @210
    rig_load_backend @211
    rig_lookup_mem_caps @212
    rig_mW2power @213
    rig_mem_count @214
    rig_need_debug @215
    rig_no_restore_ai @216
    rig_open @217
    rig_parse_func @218
    rig_parse_level @219
    rig_parse_mode @220
    rig_parse_mtype @221
    rig_parse_parm @222
    rig_parse_rptr_shift @223
    rig_parse_scan @224
    rig_parse_vfo @225
    rig_parse_vfo_op @226
    rig_passband_narrow @227
    rig_passband_normal @228
    rig_passband_wide @229
    rig_power2mW @230
    rig_probe @231
    rig_probe_all @232
    rig_raw2val @233
    rig_raw2val_float @234
    rig_recv_dtmf @235
    rig_register @236
    rig_reset @237
    rig_scan @238
    rig_send_dtmf @239
    rig_send_morse @240
    rig_send_voice_mem @241
    rig_set_ant @242
    rig_set_bank @243
    rig_set_cache_timeout_ms @244
    rig_set_chan_all @245
    rig_set_chan_all_cb @246
    rig_set_channel @247
    rig_set_clock @248
    rig_set_conf @249
    rig_set_ctcss_sql @250
    rig_set_ctcss_tone @251
    rig_set_dcd_callback @252
    rig_set_dcs_code @253
    rig_set_dcs_sql @254
    rig_set_debug @255
    rig_set_debug_callback @256
    rig_set_debug_file @257
    rig_set_debug_time_stamp @258
    rig_set_ext_func @259
    rig_set_ext_level @260
    rig_set_ext_parm @261
    rig_set_freq @262
    rig_set_freq_callback @263
    rig_set_func @264
    rig_set_level @265
    rig_set_mem @266
    rig_set_mem_all @267
    rig_set_mem_all_cb @268
    rig_set_mode @269
    rig_set_mode_callback @270
    rig_set_parm @271
    rig_set_pltune_callback @272
    rig_set_powerstat @273
    rig_set_ptt @274
    rig_set_ptt_callback @275
    rig_set_rit @276
    rig_set_rptr_offs @277
    rig_set_rptr_shift @278
    rig_set_spectrum_callback @279
    rig_set_split_freq @280
    rig_set_split_freq_mode @281
    rig_set_split_mode @282
    rig_set_split_vfo @283
    rig_set_trn @284
    rig_set_ts @285
    rig_set_twiddle @286
    rig_set_uplink @287
    rig_set_vfo @288
    rig_set_vfo_callback @289
    rig_set_vfo_opt @290
    rig_set_xit @291
    rig_setting2idx @292
    rig_sprintf_ant @293
    rig_sprintf_func @294
    rig_sprintf_level @295
    rig_sprintf_level_gran @296
    rig_sprintf_mode @297
    rig_sprintf_parm @298
    rig_sprintf_parm_gran @299
    rig_sprintf_scan @300
    rig_sprintf_spectrum_avg_modes @301
    rig_sprintf_spectrum_modes @302
    rig_sprintf_spectrum_spans @303
    rig_sprintf_vfo @304
    rig_sprintf_vfop @305
    rig_stop_morse @306
    rig_stragclevel @307
    rig_strfunc @308
    rig_strlevel @309
    rig_strmtype @310
    rig_strparm @311
    rig_strptrshift @312
    rig_strrmode @313
    rig_strrmodes @314
    rig_strscan @315
    rig_strspectrummode @316
    rig_strstatus @317
    rig_strvfo @318
    rig_strvfop @319
    rig_token_foreach @320
    rig_token_lookup @321
    rig_unregister @322
    rig_version @323
    rig_vfo_op @324
    rig_wait_morse @325
    rigerror @326
    rot_check_backend @327
    rot_cleanup @328
    rot_close @329
    rot_confparam_lookup @330
    rot_ext_func_foreach @331
    rot_ext_level_foreach @332
    rot_ext_lookup @333
    rot_ext_lookup_tok @334
    rot_ext_parm_foreach @335
    rot_ext_token_lookup @336
    rot_get_caps @337
    rot_get_conf @338
    rot_get_ext_func @339
    rot_get_ext_level @340
    rot_get_ext_parm @341
    rot_get_func @342
    rot_get_info @343
    rot_get_level @344
    rot_get_parm @345
    rot_get_position @346
    rot_get_status @347
    rot_has_get_func @348
    rot_has_get_level @349
    rot_has_get_parm @350
    rot_has_set_func @351
    rot_has_set_level @352
    rot_has_set_parm @353
    rot_init @354
    rot_list_foreach @355
    rot_load_all_backends @356
    rot_load_backend @357
    rot_move @358
    rot_open @359
    rot_park @360
    rot_parse_func @361
    rot_parse_level @362
    rot_parse_parm @363
    rot_probe_all @364
    rot_register @365
    rot_reset @366
    rot_set_conf @367
    rot_set_ext_func @368
    rot_set_ext_level @369
    rot_set_ext_parm @370
    rot_set_func @371
    rot_set_level @372
    rot_set_parm @373
    rot_set_position @374
    rot_sprintf_func @375
    rot_sprintf_level @376
    rot_sprintf_level_gran @377
    rot_sprintf_parm @378
    rot_sprintf_parm_gran @379
    rot_sprintf_status @380
    rot_stop @381
    rot_strfunc @382
    rot_strlevel @383
    rot_strparm @384
    rot_strstatus @385
    rot_token_foreach @386
    rot_token_lookup @387
    rot_unregister @388
    ser_get_car @389
    ser_get_cts @390
    ser_get_dsr @391
    ser_get_dtr @392
    ser_get_rts @393
    ser_set_brk @394
    ser_set_dtr @395
    ser_set_rts @396
    serial_flush @397
    serial_open @398
    serial_setup @399
    sprintf_freq @400
    sprintf_level_ext @401
    sync_callback @402
    to_bcd @403
    to_bcd_be @404
    vfo_fixup @405
    vfo_fixup2a @406
    write_block @407
